3rd Hiroshima STD symposium Melbourne, Dec. 8-12, 1997

Beam tests of a CCD tracker for vertex detector application

T. Tsukamoto Saga Univ.

in collaboration with T. Kuniya, H. Watanabe (Saga Univ.); A. Miyamoto, Y. Sugimoto (KEK); T. Ookawa, S. Takahashi, N. Tamura, N. Togashi (Niigata Univ.); K. Abe, T. Nagamine, H. Sumiya (Tohoku Univ.)

Outline

• HPK CCD • Properties of dark current

• Response to charged particles • Summary