50.4m

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 Lec2 L13 L14 L15 L16

Lec1

16.8m

120m

ACCELERATOR TEST FACILITY FOR JLC

1.54 GeV Damping ring

1.54GeV S-band LINAC Damped cavity Wiggler magnet Positron source

Bunch compressor Wiggler magnet

Water cooling & Air condition facility

Water cooling & Air condition facility

Control room

Modulator Klystron

RF gun

DC power supply for modulator

Polarized electron source

Choke mode damped structure (R&D)

714MHz RF source

Magnet power supply

53.4m

27.6m

13.8m