cos(theta)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 sigma_k

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} w/o IP constraint

cos(theta)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 sigma_k

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} w/ IP constraint