1200

0

400

800

50 150 250

Number of events a) HV = 2.2 kV

Channel number

1000

600 400

200

800

0 50 150 250

Number of events

Channel number

b) HV = 2.5 kV

1000

0 200 400

600

800

250 150 50

Number of events

Channel number

c) HV = 2.6 kV

800

600

400

200

50 150 250 0

Number of events

Channel number

d) HV = 2.7 kV

800

600

400

200

0 150 50 250

Channel number

Number of events e) HV = 2.8 kV

800

600

400

200

0 150 50 250

Number of events

Channel number

f ) HV = 2.9 kV