PreShower

KSMX/SSMX

T4&V2

T3&V1T1T2C1C2DC1DC4

DC2DC3

TEMStay here always

NEM

JEM z=0mm

290mm

1820mm

3333mm

5648mm z=6892mm

2660mm

4336mm

6650mm

7740mm z=7970mm

7745

7725Z-coordinate are at T517 in Nov.2002.Just as reference.

z=9695mm