747.0

790.0 1589.6

880

702.2 1501.8

BELLE Central Drift Chamber

5

10

r

2204

294 83

Cathode part

Inner part

Main part Forward

Backward

e e Interaction Point

17° 150° y x 100mm

y z 100mm

-

+