drift length (cm)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 resolution (cm)

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

Sgx02 Nent = 44 Mean = 3.481 RMS = 1.2

1.0GeV/c Proton

spatial resolution (wire3)

senseH.V. 2.5kV 20ppm 2O