Total Sense Wire Current (10 wires) (nA)

0 100 200 300 400 500 x (cm) Δ

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

CurVSDDX Nent = 0 Mean = 0 RMS = 0

current vs DeltaDX

Sense Wire HV = 2.8 kV Sense Wire HV = 2.5 kV