0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Eff2tk02_e Nent = 0 Mean = 1.936 RMS = 1.06

Eff2tk02 Run0850

m-thick Pb μ Target: 250

Drift-length: 1.0cm

TC2 threshold: 80mV attenuator: 13dB CsI HV: nominal (1.5kV)

TRG = TC1 & TC2 & CsI

Eff2tk02