0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0

10

20

30

40

50 Trunc Nent = 111 Mean = 2624 RMS = 138.4

trancated mean_{Trunc}

+π P +e 1.0GeV 70% Truncated Mean 5wires*16events

= 80 wires equiv.

charge